 6,'Fe90M111.outputsum',   'unknown','formatted',0
 8,'Fe90M111.scfdmup',    'unknown','formatted',0
17,'Fe90M111.clmvalup',    'unknown','formatted',0
20,'Fe90M111.struct',    'old',    'formatted',0
21,'Fe90M111.scf2up',      'unknown','formatted',0
22,'Fe90M111.scf2p',       'unknown','formatted',0
10,'Fe90M111.dmatup',    'unknown','formatted',0
