 5,'Fe90M111.inc',         'old',    'formatted',0
 6,'Fe90M111.outputcup','unknown','formatted',0
 8,'Fe90M111.vspup',    'old',    'formatted',0
 9,'Fe90M111.clmcorup', 'unknown','formatted',0
19,'Fe90M111.vnsup',    'unknown','formatted',0
20,'Fe90M111.struct',      'old',    'formatted',0         
21,'Fe90M111.scfcup',   'unknown','formatted',0
28,'Fe90M111.vrespcorup',   'unknown','formatted',0
29,'Fe90M111.corewfup',   'unknown','formatted',0
83,'Fe90M111.rsplcoreup',   'unknown','formatted',0
