 5,'Fe90M111.inm',      'old',    'formatted',0
 6,'Fe90M111.outputm',  'unknown','formatted',0
 7,'Fe90M111.inc',       'old',    'formatted',0
10,'Fe90M111.clmup_old','unknown','formatted',0
60,'Fe90M111.clmdn_old','unknown','formatted',0
17,'Fe90M111.clmvalup', 'unknown','formatted',0
18,'Fe90M111.clmscup',  'unknown','formatted',0
19,'Fe90M111.clmcorup', 'unknown','formatted',0
20,'Fe90M111.struct',   'old',    'formatted',0
21,'Fe90M111.scfm',     'unknown','formatted',0
22,'Fe90M111.scf',      'unknown','formatted',0
31,'Fe90M111.broyd1',   'unknown','unformatted',164896
32,'Fe90M111.broyd2',   'unknown','unformatted',164896
47,'Fe90M111.clmvaldn', 'unknown','formatted',0
48,'Fe90M111.clmscdn',  'unknown','formatted',0
49,'Fe90M111.clmcordn', 'unknown','formatted',0
51,'Fe90M111.clmup',    'unknown','formatted',0
52,'Fe90M111.clmdn',    'unknown','formatted',0
11,'Fe90M111.clmsum',   'unknown','formatted',0
