 3,'Fe90M111.rhopw',   'unknown','formatted',0
 4,'Fe90M111.inm',     'unknown','formatted',0
 5,'Fe90M111.in0',     'old',    'formatted',0
 6,'Fe90M111.output0', 'unknown','formatted',0
 7,'Fe90M111.vorbup',  'unknown','formatted',0
 8,'Fe90M111.clmsum',  'old',    'formatted',0
 9,'Fe90M111.vtotal',  'unknown','formatted',0
10,'Fe90M111.vcoul',   'unknown','formatted',0
11,'Fe90M111.r2v',     'unknown','formatted',0
12,'Fe90M111.clmup',   'unknown','formatted',0
13,'Fe90M111.clmdn',   'unknown','formatted',0
14,'Fe90M111.mbjmix',     'unknown','formatted',0
16,'Fe90M111.vspup','unknown','formatted',0
17,'Fe90M111.vspdn',   'unknown','formatted',0
18,'Fe90M111.vnsup','unknown','formatted',0
19,'Fe90M111.vnsdn',   'unknown','formatted',0
20,'Fe90M111.struct',  'old',    'formatted',0         
21,'Fe90M111.scf0',    'unknown','formatted',0
28,'Fe90M111.vrespsum','unknown','formatted',0
29,'Fe90M111.vrespup', 'unknown','formatted',0
30,'Fe90M111.vrespdn', 'unknown','formatted',0
50,'Fe90M111.eeceup', 'unknown','formatted',0
51,'Fe90M111.eecedn', 'unknown','formatted',0
62,'Fe90M111.grr',    'unknown','formatted',0
63,'/opt/ibm/src_ver17_01-ibm/SRC_lapw0/xc_funcs.h','unknown','formatted',0
64,'Fe90M111.r2v_nonloc',     'unknown','unformatted',0
61,'Fe90M111.in0abp',     'unknown','formatted',0
