 5,'Fe90M111.inc',         'old',    'formatted',0
 6,'Fe90M111.outputcdn','unknown','formatted',0
 8,'Fe90M111.vspdn',    'old',    'formatted',0
 9,'Fe90M111.clmcordn', 'unknown','formatted',0
19,'Fe90M111.vnsdn',    'unknown','formatted',0
20,'Fe90M111.struct',      'old',    'formatted',0         
21,'Fe90M111.scfcdn',   'unknown','formatted',0
28,'Fe90M111.vrespcordn',   'unknown','formatted',0
29,'Fe90M111.corewfdn',   'unknown','formatted',0
83,'Fe90M111.rsplcoredn',   'unknown','formatted',0
