 5,'Fe90noso.inc',         'old',    'formatted',0
 6,'Fe90noso.outputcup','unknown','formatted',0
 8,'Fe90noso.vspup',    'old',    'formatted',0
 9,'Fe90noso.clmcorup', 'unknown','formatted',0
19,'Fe90noso.vnsup',    'unknown','formatted',0
20,'Fe90noso.struct',      'old',    'formatted',0         
21,'Fe90noso.scfcup',   'unknown','formatted',0
28,'Fe90noso.vrespcorup',   'unknown','formatted',0
29,'Fe90noso.corewfup',   'unknown','formatted',0
83,'Fe90noso.rsplcoreup',   'unknown','formatted',0
