 5,'Fe90noso.inm',      'old',    'formatted',0
 6,'Fe90noso.outputm',  'unknown','formatted',0
 7,'Fe90noso.inc',       'old',    'formatted',0
10,'Fe90noso.clmup_old','unknown','formatted',0
60,'Fe90noso.clmdn_old','unknown','formatted',0
17,'Fe90noso.clmvalup', 'unknown','formatted',0
18,'Fe90noso.clmscup',  'unknown','formatted',0
19,'Fe90noso.clmcorup', 'unknown','formatted',0
20,'Fe90noso.struct',   'old',    'formatted',0
21,'Fe90noso.scfm',     'unknown','formatted',0
22,'Fe90noso.scf',      'unknown','formatted',0
31,'Fe90noso.broyd1',   'unknown','unformatted',164896
32,'Fe90noso.broyd2',   'unknown','unformatted',164896
47,'Fe90noso.clmvaldn', 'unknown','formatted',0
48,'Fe90noso.clmscdn',  'unknown','formatted',0
49,'Fe90noso.clmcordn', 'unknown','formatted',0
51,'Fe90noso.clmup',    'unknown','formatted',0
52,'Fe90noso.clmdn',    'unknown','formatted',0
11,'Fe90noso.clmsum',   'unknown','formatted',0
