 6,'Fe90noso.outputsum',   'unknown','formatted',0
 8,'Fe90noso.scfdmdn',    'unknown','formatted',0
17,'Fe90noso.clmvaldn',    'unknown','formatted',0
20,'Fe90noso.struct',    'old',    'formatted',0
21,'Fe90noso.scf2dn',      'unknown','formatted',0
22,'Fe90noso.scf2p',       'unknown','formatted',0
10,'Fe90noso.dmatdn',    'unknown','formatted',0
