 5,'Fe90noso.inc',         'old',    'formatted',0
 6,'Fe90noso.outputcdn','unknown','formatted',0
 8,'Fe90noso.vspdn',    'old',    'formatted',0
 9,'Fe90noso.clmcordn', 'unknown','formatted',0
19,'Fe90noso.vnsdn',    'unknown','formatted',0
20,'Fe90noso.struct',      'old',    'formatted',0         
21,'Fe90noso.scfcdn',   'unknown','formatted',0
28,'Fe90noso.vrespcordn',   'unknown','formatted',0
29,'Fe90noso.corewfdn',   'unknown','formatted',0
83,'Fe90noso.rsplcoredn',   'unknown','formatted',0
